Fysik 1, 7. Uge

Laboratorieforsøg: Det fysiske pendul

Parallelakseteoremet: I = ICM + MR^2

Impulsmomentsætningen: L̇ = Iω̇ = N

I dette forsøg indgår en irregulær plade med en række huller hvori pladen kan ophænges på en vandret stang. På stangen kan ligeledes monteres en loddesnor. Ved hjælp af ophængning i 3 forskellige punkter, som ikke ligger på en linie, kan massemidtpunktet findes. Pladen kan, når den ophænges i et hul, svinge som et pendul (det fysiske pendul).

Overvejelser og undersøgelser:

• Undersøg svingningstiden for pendulet ved ophængning i forskellige punkter • Hvad er pladens inertimoment omkring massemidtpunktet? • Inertimomentet kan findes ved vejning og en udregning, hvor pladen deles op i forskellige resulære figurer. Hvorledes passer dette med inertimomentet fundet ved måling af svingningstiden?

• Hvad er den mindste svingningstid for pendulet? (For svingninger omkring de forborede huller).