Fysik 1, 3. Uge

Laboratorieforsøg: Addition af kræfter, Atwoods maskine.

F = F_1 + F_2

Ved hjælp af to trisser og tre masser (se figuren) kan det eftervises at den resulterende kraft på den midterste masse er givet som vektorsummen af de virkende (snor-)kræfter.

Atwoods maskine kan bruges til at måle tyngdeaccelerationen g med. Gør dette med størst mulig præcision.

Overvejelser og undersøgelser:

• Kan en masse ophænges imellem fuldstændigt vandrette snore?

• Hvad sker der hvis en af de yderste frithængende masser erstattes af en fastførelse til bordet?

• Har I mødt andre eksempler på vektoradditioner?

• Overvej hvilke fejlkilder der er ved målingen af tyngdeaccelerationen.

Giver målingen en for høj eller for lav værdi?

• Hvis I havde brugt et ur til at bestemme svingningstiden af den harmoniske oscillator kunne I have bestemt tyngdeaccelerationen i forrige uge. Sammenlign med denne måling af tyngdeaccelerationen.